Tartaria

A Nagy Özönvíz

David Ewing Jr

Bevezetés

Mi a világ igazi története?

Vannak titkok a világtörténelemben?

Mi a "sárözön" története?

Volt egy globális civilizáció, amelyet Tartaria néven ismertek?

A világ története nagy hazugság?

Miért fontos a világtörténelem?

Ez a könyv sok fontos titkot mutat meg a világtörténelemről. Készen állsz az igazság elfogadására? Ha nem érted a múltat, soha nem fogod megérteni a jövőt sem

David Ewing Jr több mint 2500 városba és helyre utazott világszerte, és 20 év alatt sok történelmi kutatást végzett, és nagy tudással rendelkezik a világtörténelemről

Tartaria - A Nagy Özönvíz

Számos műemlék és épület van eltemetve szerte a világon. Ezen épületek közül sok a föld alatti ablakokkal és ajtókkal rendelkezik

Miért vannak eltemetve a föld alatt?

Számos jelentés a világ minden tájáról azt mutatja, hogy több ezer épületnek van ablaka és ajtója a föld alatt.

Miért vannak ablakaik és ajtóik, amelyek a föld alá vannak temetve? Nem normális, hogy az ablakok és ajtók a föld alá vannak temetve. Miért vannak ezek az épületek a föld alá temetve? Valami miatt ezeket az épületeket a föld alá temették?

Ezt a témát „sárözönnek” nevezik.

Mi az a „sárözön”?

A „sárözön” története a „Tartaria” néven ismert témához kapcsolódik.

Ki és mi ez a „Tartaria”?

A fenti térképet állítólag egy Jean Palairet nevű ember készítette 1754-ben

Ez azt mutatja, hogy a világon egy nagy helyet Tartaria néven ismertek a múltban. Sokan tesznek fel kérdéseket a Tartariával kapcsolatban.

Mi ez a „sárözön”?

Világszerte sok épületnek van ablaka a pincében, hogy beengedjen egy kis fényt. Ez köztudott. A „pinceablak”, - egy „pinceablak”.

De a világ számos épülete a föld alá van temetve. Sok ilyen épületnek ablakai és ajtói vannak, amelyek a földszint alatt vannak eltemetve

„Nagy” különbség van az „alagsori ablak” és az olyan épületek között, amelyek ablakai és ajtói a föld alá vannak temetve

A fenti kép: - régi épület Kairóban, Egyiptomban. Ennek az épületnek egy része el van temetve. Az ajtók el vannak temetve. Nem normális, hogy az ajtók félig be vannak temetve. Valami nem stimmel

A fenti kép: - Kairó, Egyiptom. Az ajtók a földszint alatt vannak. Az épület így készült? Vagy az épület a földbe süllyedt? Vagy megemelkedett a földszint? Mi történik itt?

A fenti képen - Fraunces Tavern, New York City, Amerikai Egyesült Államok

A képen a földbe temetett ablakokat láthatjuk. Sok régebbi épület New Yorkban és szerte a világon valami hasonlót mutat, mint amit a fenti képen látunk.

A fenti képen - Rue Jean Giraudoux, Párizs, Franciaország

A képen a földbe temetett ablakokat láthatjuk. Sok régebbi épület Franciaországban és szerte a világon valami hasonlót mutat, mint amit a fenti képen látunk.

Miért voltak ezeknek az épületeknek földbe temetett ablakai? Normális volt, hogy az ablakok a földbe vannak temetve?

A fenti képen - Princess Street, Manchester, Anglia

A képen a földbe temetett ablakokat láthatjuk. Sok régebbi épület Angliában és szerte a világon valami hasonlót mutat, mint amit a fenti képen látunk.

A fenti kép - Párizs, Franciaország

A képen a földbe temetett ablakokat láthatjuk. Sok régebbi épület Franciaországban és szerte a világon valami hasonlót mutat, mint amit a fenti képen láthatunk.

Miért voltak ezeknek az épületeknek földbe temetett ablakai? Normális volt, hogy az ablakok a földbe vannak temetve?

Sok hasonló épület található Franciaországban, Európában és a világon. Sok épületet kívülről módosítottak, hogy elrejtse a félig a föld alá temetett ablakokat és ajtókat. Sok félig betemetett ablakot és ajtót letakartak vagy elzártak

Sok hasonló épületet találtak szerte a világon, és ablakaik a földbe mennek. Ezeket az épületeket Európában, Ázsiában, Amerikában és a világ számos más részén találták. Ez globális ügy volt.

Sok régi és klasszikus épületben láthatók az ablakok és ajtók földbe temetve

Mi a fene történt?

Az ablakok földbe temetése nagyon veszélyes lehet. A víz könnyen bejuthat az épületbe. Tényleg azért csinálták ezeket az épületeket így, hogy beengedjék a fényt az épületekbe?

Vagy valami más történik?

Sok ablak nem állt meg a földszinten, hanem a föld alatt folytatódott, és őrültség volt, hogy az ablakokat a föld alá temetve találják. Nyilvánvaló volt, hogy ezek közül az épületek közül sokat vagy félig elásták.

Nem természetes, hogy valaki úgy tervez vagy épít épületeket, hogy az ablakok vagy ajtók a föld alá kerüljenek. A történészek szerint nincs itt semmi különös. Ez tényleg igaz?

Vagy – a történészek hazudnak?

Vagy – történt valami a múltban, ami a föld alá temette ezeket az épületeket?

A fenti képen a szibériai Omszk Múzeum látható, és a mai földszinti szintet láthatjuk. A fenti képen minden normálisnak tűnik, és nem látszanak ablakok az épület alján.

Omszk városa, Szibéria, messze van Nyugat-Európától és Amerikától, valamint messze Indiától és Ausztráliától. A kutatók felfedezték, hogy ez az épület részben a föld alá van temetve, a jelenlegi földszint alatt.

Az alábbiakban az Omszki Múzeum fotói láthatók, és megmutatják, mi található a földszint alatt

A fenti képen láthatjuk, hogy az épület egyes részei egyértelműen a föld alá vannak temetve, ideértve az ablakokat és ajtókat is. Miért vannak ablakok és ajtók, amelyek a föld alá vannak temetve?

Ez furcsa volt, és nem volt normális

Nyilvánvaló, hogy az épület részben el van temetve, ahhoz képest, amikor az épület eredetileg épült.

Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a talajszint megváltozott és megemelkedett, vagy hogy az épület a földbe süllyedt.

A bizonyítékokból egyértelműen kitűnik, hogy az épület félig föld alá volt temetve. Az ablakok és ajtók a föld alatt láthatók. Ez azt jelenti, hogy az épület valójában el van temetve. Nem normális, hogy ajtókat találunk a föld alá

Az épület el van temetve

A föld alá temetett ablakok nem „pinceablakok”.

Szellemeknek vagy láthatatlan embereknek csináltak ajtókat a föld alá?

Miért temették el ezt az épületet a föld alá? Hogyan történt ez és mikor és miért? Hány hasonló épület van még ehhez?

A fenti kép - épület az Ulitsa Leninán, Omszk - Szibéria

A fenti képen: - az épület jobb oldalán nincs bizonyíték arra, hogy az épület egy része a föld alá lett volna temetve. Az épület a jobb oldalon normálisnak tűnik.

De az épület bal oldalán egyértelmű bizonyíték volt arra, hogy az épület nagy része a föld alá volt temetve. Az alábbiakban egy fotó, amely tisztábban mutatja az épület bal oldalát

A fenti képen jól látható, hogy az eltemetett ablakok nem „pinceablakok”. A hely túl kicsi a pinceablakok számára.

Valójában a világon sok épületet hasonló módon temetnek el, a mai földszint alatt.

A fenti képen - Lucknow város, India

Az indiai Lucknow városában a kutatók ugyanezt találták. Fent egy épületegyüttes fotója látható, amelyet részben elásva találtak, a földszint alatt.

A fenti képen jól látható, hogy ez az épület el van temetve, ahhoz képest, amikor ezt az épületet eredetileg építették. Az, hogy ez az épület a föld alá temetett, nagyon komoly kérdés

Miért temették el ezt az épületet a föld alá? Hogyan történt ez és mikor és miért? Hány más épület hasonló ehhez a világon a világon?

A fenti képen - Politechnikai Múzeum, Moszkva, Oroszország

A fenti képen az épület alján nem látszanak ablakok. Minden normálisnak tűnik

A moszkvai Politechnikai Múzeumban javítási munkálatokat végeztek, és a bizonyítékok azt mutatják, hogy ez az épület részben a föld alá volt temetve, a jelenlegi földszint alatt.

A fenti képen jól látható, hogy az épület több méterrel a föld alá volt temetve. Az eredeti bejárati ajtó is a föld alatt volt. Az épület egyértelműen el van temetve, - ahhoz képest, amikor az épület eredetileg épült.

Szellemeknek vagy láthatatlan embereknek csinálták az ajtókat a föld alá?

Fénykép fent: - példa egy épületre, amelynek ablakai le voltak takarva, mert az épület a földszint alatt van. Az ilyen dolgok gyakoriak sok régebbi épületben szerte a világon.

Sok épületet úgy építenek, hogy a földszint alatt kis ablakok legyenek, és ez azért van, hogy egy kis fényt engedjenek be. Ezeket az épületeket nem temették el.

Sok lejtőn vagy domboldalon épült épületnek a földszint alatti ablakai vannak, és valóban így épültek. Ezeket az épületeket nem temették el.